Title: UE15 / 07 - ANALYSE NORMATIVE

Q: Norme physiologique de la phorie VL ?
A: X1 +/-1D

Q: Norme physiologique de la phorie VP ?
A: X'3 +/-3D

Q: Normes physiologiques des amplitudes de vergence (points de flou & de bris) en VL ?
A: D7 C9/19

Q: Normes physiologiques des amplitudes de vergence (points de flou & de bris) en VP ?
A: D'13/21 C'17/21

Q: Norme physiologique des Facilités de Vergence +12/-3 ?
A: 15 cpm +/-3

Q: Norme physiologique du Rock Accommodatif (>12 ans & pré-presbyte) ?
A: 10 cpm +/-5

Q: Comment calculer l'accommodation moyenne espérée, en fonction de l'âge ?
(Calcul de Hofstetter "moyen")
A: 18,5 - âge x 1/3

Q: Norme physiologique de l'Accommodation Relative Negative ?
A: +2,00d +/-0,50

Q: Classifications du rapport AC/A(h) ?
A: < 3:1 => AC/A "bas"
3 à 7:1 => AC/A "normal"
> 7:1 => AC/A "élevé"

Q: L'Analyse Normative s'appuie sur ... ?
A: Des tables de valeurs "physiologiques"
(principalement issues des travaux de Morgan, en 1947)