Title: UE15 / 11 - STEREOGRAMMES

Q: Quel est le principe de fonctionnement des stéréogrammes ?
A: Il est basé sur la frontalisation et la sagittalisation

Q: Pour réaliser un travail en divergence il faut sagittaliser en ...
A: parallèle

Q: Pour réaliser un travail en convergence il faut sagittaliser en ...
A: croisé

Q: Quel est le cas particulier de la divergence concernant le type de stéréogramme ?
A: L'écartement entre les  figures d'un stéréogramme en divergence ne peut exéder la distance inter pupillaire de notre patient

Q: Citer les types de stéréogrammes
A: - simples
- à choix multiples
- à textes
- à points aléatoires

Q: A quoi sert les indices monoculaires de certains stéréogrammes ?
A: Ils permettent de vérifier que le patient est
effectivement en condition de binocularité en permanence ou seulement par
intermittence

Q: A quoi servent les sous ensembles disparates de certains stéréogrammes ?
A: Ils permettent de faire émerger localement (au sein du
stéréogramme) une sensation de relief 3D

Q: Quel est l'utilité des stéréogrammes à textes ?
A: Ils permettent le contrôle de l'accommodation

Q: Quel est l'intéret des stéréogrammes ?
A: Ils permettent d’obtenir
un « travail fin » du réglage des « vergences relatives », autour d’une demande
donnée de vergence

Q: Quelle est la contrainte rencontrée lors de l'utilisation des stéréogrammes ?
A: Ils sont rarement utilisables dès les premières séances de rééducation

Q: Citer les éléments facilitateurs/perturbateurs de la fusion avec un stéréogramme, purement géométriques
A: - distance inter pupillaire
- distance inter figures
- distance patient/plan réel
- surface des figures

Q: Citer les éléments facilitateurs/perturbateurs de la fusion avec un stéréogramme, plus cognitifs
A: - richesse fréquentielle spatiales des figures
- richesse fréquentielle spatiales du fond
- contraste
- mouvement