Title: UE15 / 06 - CONFORT VISUEL

Q: Définition de "Vergence Relative POSITIVE (VRP)" ?
_(En anglais : PRV=Positive Relative Vergence)
A: C'est la quantité convergence maximum possible, mise en oeuvre à partir de la phorie du patient, pour maintenir une vision binoculaire "simple & nette" sur une cible donnée

Q: Définition de "Vergence Relative NEGATIVE (VRN)" ?
_(En anglais : NRV=Negative Relative Vergence)
A: C'est la quantité divergence maximum possible, mise en oeuvre à partir de la phorie du patient, pour maintenir une vision binoculaire "simple & nette" sur une cible donnée

Q: Définition de "Vergence Fusionnelle NEGATIVE (VFN)" ? (En anglais : NFV=Negative Fusionnal Vergence)
A: C'est la quantité divergence maximum possible, mise en oeuvre à partir de la phorie du patient, pour maintenir une vision binoculaire "simple" (et le plus souvent flou) sur une cible donnée

Q: Définition de "Vergence Fusionnelle POSITIVE (VFP)" ? (En anglais : PFV=Positive Fusionnal Vergence)
A: C'est la quantité convergence maximum possible, mise en oeuvre à partir de la phorie du patient, pour maintenir une vision binoculaire "simple" (et le plus souvent flou) sur une cible donnée

Q: La mesure de l'Accommodation Relative Négative (ARN) renseigne sur les Vergences Relatives ... ?
A: POSITIVES !

Q: La mesure de l'Accommodation Relative Positives (ARP) renseigne sur les Vergences Relatives ... ?
A: NEGATIVES !

Q: Définition de la "zone de confort de PERCIVAL"
A: Zone située dans le tiers-milieu des amplitudes fusionnelles relatives

Q: Définition de la zone de confort de SHEARD
A: Zone dans laquelle l’effort à fournir est inférieur ou égal à la moitié de l’amplitude relative de même sens.

Q: On observe une adaptation rapide sous l'effet d'un prisme ?
A: VRAI

Q: On observe une adaptation rapide sous l'effet prismatique induit par un verre ?
A: FAUX