Title: UE15 / 08 - ANALYSE INTEGRATIVE

Q: Pour l'analyse des données du BO, quel type de rapport AC/A utilise t'on ?
A: Le rapport AC/A par hétérophorie ! (AC/A(h))
_(le rapport AC/A par gradient AC/A(g) met moins en évidence les différences entre les troubles non strabiques)

Q: Citez les trois troubles fonctionnels associés à l'exophorie ?
A: Excès de Divergence + Exophorie Basique + Insuffisance de Convergence

Q: Citez les trois troubles fonctionnels associés à l'ésophorie ?
A: Excès de Convergence + Esophorie Basique + Insuffisance de Divergence

Q: Citez le trouble fonctionnel compatible avec une phorie "physiologique" ?
A: Le "Trouble des Vergences"

Q: L'asthénopie est un symptôme plus volontier associé .... ?
A: L'insuffisance de convergence !

Q: Dans le cas des troubles liés à l'ésophorie, les indices déficients sont ... ?
A: Les indices de Vergences Relatives NEGATIVES :
Verg (bris) : D<4D / D'<7D
Verg. Fac : stop sur -3D
PRA < -2,50d
Rock Acc : stop sur -2,0d

Q: Dans le cas des troubles liés à l'exophorie, les indices déficients sont ... ?
A: Les indices de Vergences Relatives POSITIVES :
Verg (bris) : C<18D / C'<30D
Verg. Fac : stop sur +12D
NRA < +2,50d
Rock Acc : stop sur +2,0d
PPC > 5cm (cible) / > 7cm (lumière)

Q: Dans le cas de l'Insuffisance de Convergence ou de Divergence, le rapport AC/A(h) est généralement ... ?
A: BAS !

Q: Dans le cas de l'Excès de Convergence ou de Divergence, le rapport AC/A(h) est généralement ... ?
A: ÉLEVÉ !

Q: Dans le cas de l'Exophorie ou de l'Esophorie Basiques, le rapport AC/A(h) est généralement ... ?
A: NORMAL !

Q: Parmi les troubles non-strabiques, la prévalence de l'Insuffisance de Convergence est ... ?
A: une des plus élevée  !

Q: Parmi les exotropies, la prévalence de l'Excès de Divergence est ... ?
A: très élevée !

Q: En cas de CR non prouvée, on considerera notre patient, par défaut, en ... ?
A: en CRA !

Q: Quel est la principale difficulté rencontrée dans l'analyse d'un Excès de Divergence ?
A: Déterminer l'état de sa Correspondance Rétinienne !

Q: Un diagnostic différentiel important à connaître dans l'Insuffisance de Divergence ?
A: la POM du VI !

Q: Citez 2 Caractéristiques de l'Insuffisance de Divergence ?
A: E > E' (delta env. 10D) & AC/A bas

Q: Citez 2 caractéristiques de l'Esophorie Basique ?
A: E = E' & AC/A normal

Q: Citez 2 caractéristiques de l'Excès de Convergence ?
A: E < E' & AC/A élevé

Q: Citez 2 caractéristiques de l'Excès de Divergence ?
A: X > X' & AC/A élevé*
(* la prévalence d’un AC/A élevé dans les EdD est sujet à débat …)

Q: Citez 2 caractéristiques de l'Insuffisance de Convergence ?
A: X < X' (delta env. 6-8D) & AC/A bas

Q: Citez 2 caractéristiques de l'Exophorie Basique ?
A: X = X' & AC/A normal

Q: Dans le cas d'un Excès de Convergence avec une incommitance Loin-Près, quelle Prise en Charge peut proposer ?
A: L'ajout d'une addition en VP !

Q: Dans le cas de l'Insuffisance de Divergence mais également celui de l'Esophorie Basique, quelle prise en charge orthoptique est à proposer en 1ère intention ?
A: Une Prismation Base Externe !

Q: Dans le cas de l'Insuffisance de Convergence mais également celui de l'Exophorie Basique, quelle prise en charge orthoptique est à proposer en 1ère intention ?
A: La Rééducation Orthoptique des vergences !

Q: L'Analyse Intégrative s'appuie sur ... ?
A: Les phories VL & VP + le rapport AC/A(h) + les indices de Vergences Relatives Positives & Négatives